-- Table: public.auftraggeber

-- DROP TABLE IF EXISTS public.auftraggeber;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.auftraggeber
(
    auftraggeber_id integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
    name text COLLATE pg_catalog."default",
    strasse text COLLATE pg_catalog."default",
    ort text COLLATE pg_catalog."default",
    postleitzahl text COLLATE pg_catalog."default",
    ansprechpartner text COLLATE pg_catalog."default",
    telefonnummer text COLLATE pg_catalog."default",
    CONSTRAINT "PK_Auftraggebers" PRIMARY KEY (auftraggeber_id)
)

TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE IF EXISTS public.auftraggeber
    OWNER to "SewerGen";